Ordnung und Unordnung

oder

Dipolare Gläser

Gleichgewichts-Konfigurationen von Magneten auf verschiedenen Gittern Teil 2: Quadratische Gitter

Franz Wegner Institut für Theoretische Physik Universität Heidelberg

Juli 2004

Diese Berechnungen wurden anlässlich der Erstellung der Plastik Ordnung und Unordnung im Kirchhoff-Institut für Physik der Universität Heidelberg durchgeführt.

Quadratisches Gitter (1,1,0)

Anzahl Gitterpunkte: 4, Gefundene Energie-Niveaus: 1, Läufe: 1000

E_1 = −6.70711 (1000 mal) ω^2_1 = 1.06066

E_2 = −4.58579 (0 mal) ω^2_1 = −1.06066

E_3 = −2.35355 (0 mal) ω^2_1 = −0.45774

E_4 = 1.64645 (0 mal) ω^2_1 = −2.45774

E_5 = 7.41421 (0 mal) ω^2_1 = −7.06066

Quadratisches Gitter (4,4,0)

Anzahl Gitterpunkte: 25, Gefundene Energie-Niveaus: 8, Läufe: 1000

E_1 = −54.77392 (217 mal) ω^2_1 = 0.08677

E_2 = −54.68083 (81 mal) ω^2_1 = 0.08606

E_3 = −54.57675 (461 mal) ω^2_1 = 0.27091

E_4 = −54.41557 (149 mal) ω^2_1 = 0.13849

E_5 = −54.36359 (29 mal) ω^2_1 = 0.00868

E_6 = −51.51459 (40 mal) ω^2_1 = 0.00855

E_7 = −51.16557 (8 mal) ω^2_1 = 0.03152

E_8 = −50.87998 (15 mal) ω^2_1 = 0.01825

Quadratisches Gitter (4,4,1)

Anzahl Gitterpunkte: 21, Gefundene Energie-Niveaus: 7, Läufe: 1000

E_1 = −42.46069 (389 mal) ω^2_1 = 0.38657

E_2 = −42.25769 (225 mal) ω^2_1 = 0.01362

E_3 = −42.21289 (137 mal) ω^2_1 = 0.14657

E_4 = −42.15091 (153 mal) ω^2_1 = 0.08648

E_5 = −41.53915 (51 mal) ω^2_1 = 0.18604

E_6 = −41.39517 (39 mal) ω^2_1 = 0.41930

E_7 = −39.96229 (6 mal) ω^2_1 = 0.11504

Quadratisches Gitter (5,5,0)

Anzahl Gitterpunkte: 36, Gefundene Energie-Niveaus: 10, Läufe: 1000

E_1 = −83.67602 (217 mal) ω^2_1 = 0.09561

E_2 = −81.71764 (464 mal) ω^2_1 = 0.20730

E_3 = −80.23798 (158 mal) ω^2_1 = 0.06485

E_4 = −80.20913 (58 mal) ω^2_1 = 0.04110

E_5 = −80.10898 (75 mal) ω^2_1 = 0.00797

E_6 = −79.67513 (10 mal) ω^2_1 = 0.02224

E_8 = −78.98111 (8 mal) ω^2_1 = 0.05730

E_9 = −75.79175 (3 mal) ω^2_1 = 0.04312

E_{10} = −75.28643 (1 mal) ω^2_1 = 0.07015

Quadratisches Gitter (5,5,1)

Anzahl Gitterpunkte: 32, Gefundene Energie-Niveaus: 12, Läufe: 1000

E_1 = −69.93154 (68 mal) ω^2_1 = 0.06173

E_2 = −69.47777 (496 mal) ω^2_1 = 0.20755

E_3 = −69.42570 (42 mal) ω^2_1 = 0.20588

E_4 = −69.18389 (98 mal) ω^2_1 = 0.28308

E_5 = −68.28387 (71 mal) ω^2_1 = 0.19401

E_6 = −67.55240 (106 mal) ω^2_1 = 0.00445

E_7 = −67.54133 (45 mal) ω^2_1 = 0.02121

E_{10} = −66.92245 (5 mal) ω^2_1 = 0.06746

E_{11} = −66.41400 (5 mal) ω^2_1 = 0.21704

E_{12} = −66.21307 (1 mal) ω^2_1 = 0.31471

Quadratisches Gitter (6,6,0)

Anzahl Gitterpunkte: 49, Gefundene Energie-Niveaus: 16, Läufe: 1000

E_1 = −114.12293 (224 mal) ω^2_1 = 0.05603

E_2 = −114.05742 (44 mal) ω^2_1 = 0.07490

E_3 = −113.94743 (467 mal) ω^2_1 = 0.16142

E_4 = −113.82903 (48 mal) ω^2_1 = 0.12108

E_5 = −113.70187 (2 mal) ω^2_1 = 0.00349

E_6 = −113.56263 (107 mal) ω^2_1 = 0.14196

E_7 = −110.68757 (80 mal) ω^2_1 = 0.06439

E_{14} = −106.03299 (1 mal) ω^2_1 = 0.08246

E_{15} = −104.12378 (1 mal) ω^2_1 = 0.08935

E_{16} = −103.14014 (1 mal) ω^2_1 = 0.23801

Quadratisches Gitter (6,6,2)

Anzahl Gitterpunkte: 37, Gefundene Energie-Niveaus: 38, Läufe: 1000

E_1 = −78.34768 (181 mal) ω^2_1 = 0.05631

E_2 = −78.33760 (105 mal) ω^2_1 = 0.06028

E_3 = −77.87648 (144 mal) ω^2_1 = 0.18184

E_4 = −77.78630 (29 mal) ω^2_1 = 0.04665

E_5 = −77.66979 (30 mal) ω^2_1 = 0.07708

E_6 = −77.64568 (17 mal) ω^2_1 = 0.20442

E_7 = −77.55549 (102 mal) ω^2_1 = 0.24096

E_9 = −77.47059 (37 mal) ω^2_1 = 0.29063

E_{10} = −77.38554 (53 mal) ω^2_1 = 0.14852

E_{36} = −74.43492 (5 mal) ω^2_1 = 0.06324

E_{37} = −74.42390 (1 mal) ω^2_1 = 0.00932

E_{38} = −73.71283 (4 mal) ω^2_1 = 0.16358

Quadratisches Gitter (7,7,0)

Anzahl Gitterpunkte: 64, Gefundene Energie-Niveaus: 27, Läufe: 1000

E_1 = −153.43128 (178 mal) ω^2_1 = 0.05387

E_2 = −151.41534 (476 mal) ω^2_1 = 0.13276

E_3 = −149.88188 (45 mal) ω^2_1 = 0.08297

E_4 = −149.83812 (91 mal) ω^2_1 = 0.03967

E_5 = −149.67039 (115 mal) ω^2_1 = 0.15283

E_6 = −149.41598 (7 mal) ω^2_1 = 0.02808

E_9 = −148.51500 (41 mal) ω^2_1 = 0.10805

E_{25} = −143.10130 (1 mal) ω^2_1 = 0.09646

E_{26} = −142.93864 (1 mal) ω^2_1 = 0.00065

E_{27} = −140.17146 (1 mal) ω^2_1 = 0.09553

Quadratisches Gitter (7,7,2)

Anzahl Gitterpunkte: 52, Gefundene Energie-Niveaus: 54, Läufe: 1000

E_1 = −116.32553 (76 mal) ω^2_1 = 0.06081

E_2 = −115.87096 (381 mal) ω^2_1 = 0.12488

E_3 = −115.54021 (53 mal) ω^2_1 = 0.19774

E_4 = −114.55261 (5 mal) ω^2_1 = 0.06044

E_5 = −114.34687 (7 mal) ω^2_1 = 0.18746

E_6 = −114.34595 (36 mal) ω^2_1 = 0.13423

E_{12} = −113.88624 (62 mal) ω^2_1 = 0.05574

E_{14} = −113.75137 (53 mal) ω^2_1 = 0.06748

E_{52} = −109.87703 (1 mal) ω^2_1 = 0.22725

E_{53} = −108.36311 (1 mal) ω^2_1 = 0.15465

E_{54} = −106.53592 (1 mal) ω^2_1 = 0.09073

Quadratisches Gitter (8,8,0)

Anzahl Gitterpunkte: 81, Gefundene Energie-Niveaus: 26, Läufe: 1000

E_1 = −194.16288 (271 mal) ω^2_1 = 0.03860

E_2 = −194.05008 (11 mal) ω^2_1 = 0.05593

E_3 = −193.99288 (451 mal) ω^2_1 = 0.11700

E_4 = −193.90494 (33 mal) ω^2_1 = 0.08252

E_5 = −193.80160 (6 mal) ω^2_1 = 0.02908

E_6 = −193.67182 (35 mal) ω^2_1 = 0.01917

E_7 = −193.16720 (84 mal) ω^2_1 = 0.02422

E_{10} = −190.42498 (53 mal) ω^2_1 = 0.04782

E_{24} = −183.58000 (1 mal) ω^2_1 = 0.08050

E_{25} = −183.16121 (1 mal) ω^2_1 = 0.06397

E_{26} = −182.61562 (1 mal) ω^2_1 = 0.04094

Quadratisches Gitter (8,8,1)

Anzahl Gitterpunkte: 77, Gefundene Energie-Niveaus: 30, Läufe: 1000

E_1 = −181.38015 (225 mal) ω^2_1 = 0.03051

E_2 = −181.21623 (343 mal) ω^2_1 = 0.10598

E_3 = −180.30411 (79 mal) ω^2_1 = 0.00466

E_4 = −180.08217 (23 mal) ω^2_1 = 0.06410

E_5 = −179.85927 (2 mal) ω^2_1 = 0.00405

E_6 = −179.43102 (35 mal) ω^2_1 = 0.03547

E_7 = −179.42045 (43 mal) ω^2_1 = 0.03865

E_{12} = −178.59011 (41 mal) ω^2_1 = 0.07421

E_{18} = −178.33413 (41 mal) ω^2_1 = 0.04790

E_{28} = −175.36954 (1 mal) ω^2_1 = 0.06779

E_{29} = −174.77299 (1 mal) ω^2_1 = 0.03548

E_{30} = −169.56200 (1 mal) ω^2_1 = 0.07335

Quadratisches Gitter (8,8,2)

Anzahl Gitterpunkte: 69, Gefundene Energie-Niveaus: 68, Läufe: 1000

E_1 = −158.04163 (191 mal) ω^2_1 = 0.00232

E_2 = −157.96191 (268 mal) ω^2_1 = 0.07689

E_3 = −156.97896 (50 mal) ω^2_1 = 0.04344

E_4 = −156.91183 (20 mal) ω^2_1 = 0.08808

E_5 = −156.86198 (13 mal) ω^2_1 = 0.12984

E_6 = −156.85373 (39 mal) ω^2_1 = 0.07441

E_{10} = −156.22304 (115 mal) ω^2_1 = 0.04917

E_{11} = −155.98825 (51 mal) ω^2_1 = 0.01589

E_{66} = −151.32260 (1 mal) ω^2_1 = 0.15833

E_{67} = −149.97628 (1 mal) ω^2_1 = 0.15478

E_{68} = −148.78709 (1 mal) ω^2_1 = 0.26969

Quadratisches Gitter (8,8,3)

Anzahl Gitterpunkte: 57, Gefundene Energie-Niveaus: 205, Läufe: 3000

E_1 = −124.54288 (312 mal) ω^2_1 = 0.04407

E_2 = −124.53973 (394 mal) ω^2_1 = 0.04727

E_3 = −123.79331 (177 mal) ω^2_1 = 0.07765

E_4 = −123.74354 (66 mal) ω^2_1 = 0.10488

E_5 = −123.71601 (79 mal) ω^2_1 = 0.08419

E_6 = −123.67713 (103 mal) ω^2_1 = 0.10576

E_9 = −123.51604 (84 mal) ω^2_1 = 0.07495

E_{15} = −123.32173 (99 mal) ω^2_1 = 0.05149

E_{203} = −116.94072 (1 mal) ω^2_1 = 0.14079

E_{204} = −116.68478 (1 mal) ω^2_1 = 0.03908

E_{205} = −116.41339 (1 mal) ω^2_1 = 0.08170

Quadratisches Gitter (8,8,4)

Anzahl Gitterpunkte: 41, Gefundene Energie-Niveaus: 143, Läufe: 3000

E_1 = −83.48510 (694 mal) ω^2_1 = 0.03625

E_2 = −83.15162 (219 mal) ω^2_1 = 0.08740

E_3 = −83.06219 (245 mal) ω^2_1 = 0.24040

E_4 = −82.80051 (69 mal) ω^2_1 = 0.12085

E_5 = −82.73373 (203 mal) ω^2_1 = 0.24556

E_6 = −82.53906 (50 mal) ω^2_1 = 0.52591

E_{12} = −82.13098 (85 mal) ω^2_1 = 0.25870

E_{22} = −81.51889 (95 mal) ω^2_1 = 0.19259

E_{141} = −78.08548 (1 mal) ω^2_1 = 0.12136

E_{142} = −77.10850 (1 mal) ω^2_1 = 0.14984

E_{143} = −76.95102 (1 mal) ω^2_1 = 0.11967

Quadratisches Gitter (9,9,0)

Anzahl Gitterpunkte: 100, Gefundene Energie-Niveaus: 41, Läufe: 1000

E_1 = −243.79343 (163 mal) ω^2_1 = 0.03469

E_2 = −241.75185 (472 mal) ω^2_1 = 0.09438

E_3 = −240.12753 (99 mal) ω^2_1 = 0.03038

E_4 = −239.98182 (33 mal) ω^2_1 = 0.05629

E_5 = −239.96256 (16 mal) ω^2_1 = 0.05254

E_6 = −239.92429 (15 mal) ω^2_1 = 0.12098

E_7 = −239.64016 (86 mal) ω^2_1 = 0.03860

E_{10} = −238.35931 (54 mal) ω^2_1 = 0.04332

E_{39} = −231.28218 (1 mal) ω^2_1 = 0.05433

E_{40} = −231.16190 (1 mal) ω^2_1 = 0.03544

E_{41} = −230.02521 (2 mal) ω^2_1 = 0.01535

Quadratisches Gitter (9,9,1)

Anzahl Gitterpunkte: 96, Gefundene Energie-Niveaus: 36, Läufe: 1000

E_1 = −229.66985 (120 mal) ω^2_1 = 0.03034

E_2 = −228.96550 (479 mal) ω^2_1 = 0.08772

E_3 = −228.63354 (105 mal) ω^2_1 = 0.02315

E_4 = −227.20527 (19 mal) ω^2_1 = 0.04692

E_5 = −227.20100 (25 mal) ω^2_1 = 0.04776

E_6 = −227.15152 (6 mal) ω^2_1 = 0.10779

E_7 = −226.93836 (50 mal) ω^2_1 = 0.03434

E_8 = −226.93427 (46 mal) ω^2_1 = 0.03760

E_{11} = −225.90957 (67 mal) ω^2_1 = 0.03603

E_{34} = −221.15876 (1 mal) ω^2_1 = 0.06959

E_{35} = −220.66409 (1 mal) ω^2_1 = 0.06345

E_{36} = −214.21803 (1 mal) ω^2_1 = 0.04568

Quadratisches Gitter (9,9,2)

Anzahl Gitterpunkte: 88, Gefundene Energie-Niveaus: 67, Läufe: 1000

E_1 = −206.59601 (90 mal) ω^2_1 = 0.03767

E_2 = −205.86405 (456 mal) ω^2_1 = 0.08662

E_3 = −205.26246 (68 mal) ω^2_1 = 0.11468

E_4 = −203.78602 (23 mal) ω^2_1 = 0.01921

E_5 = −203.78211 (17 mal) ω^2_1 = 0.01382

E_6 = −203.77158 (76 mal) ω^2_1 = 0.05707

E_{13} = −203.05771 (46 mal) ω^2_1 = 0.03188

E_{14} = −203.05158 (40 mal) ω^2_1 = 0.03671

E_{65} = −195.88618 (1 mal) ω^2_1 = 0.02653

E_{66} = −195.37124 (1 mal) ω^2_1 = 0.03594

E_{67} = −195.31943 (1 mal) ω^2_1 = 0.06843

Quadratisches Gitter (9,9,3)

Anzahl Gitterpunkte: 76, Gefundene Energie-Niveaus: 234, Läufe: 3000

E_1 = −172.47883 (193 mal) ω^2_1 = 0.01551

E_2 = −172.18595 (706 mal) ω^2_1 = 0.08708

E_3 = −172.02796 (176 mal) ω^2_1 = 0.14495

E_4 = −170.63456 (62 mal) ω^2_1 = 0.07252

E_5 = −170.63086 (101 mal) ω^2_1 = 0.09745

E_6 = −170.47777 (36 mal) ω^2_1 = 0.03181

E_{10} = −170.36740 (164 mal) ω^2_1 = 0.09100

E_{12} = −170.30154 (96 mal) ω^2_1 = 0.03717

E_{232} = −162.44938 (1 mal) ω^2_1 = 0.10170

E_{233} = −162.44355 (1 mal) ω^2_1 = 0.20272

E_{234} = −162.21542 (1 mal) ω^2_1 = 0.11409

Quadratisches Gitter (10,10,5)

Anzahl Gitterpunkte: 61, Gefundene Energie-Niveaus: 442, Läufe: 3000

E_1 = −129.67402 (474 mal) ω^2_1 = 0.05093

E_2 = −129.48187 (358 mal) ω^2_1 = 0.07959

E_3 = −129.00160 (81 mal) ω^2_1 = 0.16227

E_4 = −128.80436 (128 mal) ω^2_1 = 0.17102

E_5 = −128.58836 (67 mal) ω^2_1 = 0.08334

E_6 = −128.44547 (57 mal) ω^2_1 = 0.21598

E_7 = −128.39812 (60 mal) ω^2_1 = 0.21167

E_{440} = −121.33977 (1 mal) ω^2_1 = 0.10520

E_{441} = −121.04042 (1 mal) ω^2_1 = 0.06532

E_{442} = −120.69600 (1 mal) ω^2_1 = 0.11245

Quadratisches Gitter (7,3,0)

Anzahl Gitterpunkte: 32, Gefundene Energie-Niveaus: 10, Läufe: 1000

E_1 = −74.67661 (590 mal) ω^2_1 = 0.48983

E_2 = −70.77157 (123 mal) ω^2_1 = 0.15248

E_3 = −70.75931 (112 mal) ω^2_1 = 0.16426

E_4 = −69.56081 (67 mal) ω^2_1 = 0.16151

E_5 = −69.19890 (59 mal) ω^2_1 = 0.18678

E_6 = −67.51843 (21 mal) ω^2_1 = 0.05298

E_8 = −67.28345 (6 mal) ω^2_1 = 0.07934

E_9 = −66.62468 (18 mal) ω^2_1 = 0.09155

E_{10} = −65.24788 (1 mal) ω^2_1 = 0.15753

Quadratisches Gitter (8,4,0)

Anzahl Gitterpunkte: 45, Gefundene Energie-Niveaus: 14, Läufe: 1000

E_1 = −104.95646 (214 mal) ω^2_1 = 0.30680

E_2 = −104.95159 (229 mal) ω^2_1 = 0.30648

E_3 = −104.03484 (83 mal) ω^2_1 = 0.16421

E_4 = −103.78351 (116 mal) ω^2_1 = 0.21540

E_5 = −102.48039 (144 mal) ω^2_1 = 0.06388

E_6 = −101.70846 (104 mal) ω^2_1 = 0.08546

E_{12} = −98.08101 (3 mal) ω^2_1 = 0.16698

E_{13} = −94.90530 (1 mal) ω^2_1 = 0.10510

E_{14} = −94.74709 (1 mal) ω^2_1 = 0.11291

Quadratisches Gitter (8,4,2)

Anzahl Gitterpunkte: 33, Gefundene Energie-Niveaus: 25, Läufe: 1000

E_1 = −70.88531 (281 mal) ω^2_1 = 0.18644

E_2 = −69.71209 (219 mal) ω^2_1 = 0.24048

E_3 = −69.21178 (19 mal) ω^2_1 = 0.20007

E_4 = −69.15141 (107 mal) ω^2_1 = 0.22421

E_5 = −69.09709 (86 mal) ω^2_1 = 0.25400

E_6 = −67.75672 (14 mal) ω^2_1 = 0.20420

E_{10} = −67.58574 (99 mal) ω^2_1 = 0.18505

E_{12} = −67.20166 (23 mal) ω^2_1 = 0.18365

E_{23} = −65.39285 (11 mal) ω^2_1 = 0.05467

E_{24} = −65.16963 (1 mal) ω^2_1 = 0.25703

E_{25} = −64.46214 (3 mal) ω^2_1 = 0.08205

Quadratisches Gitter (12,6,0)

Anzahl Gitterpunkte: 91, Gefundene Energie-Niveaus: 46, Läufe: 1000

E_1 = −220.13895 (191 mal) ω^2_1 = 0.18999

E_2 = −220.13423 (241 mal) ω^2_1 = 0.18945

E_3 = −218.76960 (53 mal) ω^2_1 = 0.06861

E_4 = −218.53533 (39 mal) ω^2_1 = 0.08561

E_5 = −218.06911 (56 mal) ω^2_1 = 0.12282

E_6 = −217.11874 (90 mal) ω^2_1 = 0.06588

E_7 = −216.94280 (87 mal) ω^2_1 = 0.05187

E_8 = −215.87137 (65 mal) ω^2_1 = 0.11097

E_{44} = −207.91386 (1 mal) ω^2_1 = 0.06411

E_{45} = −207.52134 (1 mal) ω^2_1 = 0.04478

E_{46} = −207.42150 (1 mal) ω^2_1 = 0.03773

Quadratisches Gitter (12,6,3)

Anzahl Gitterpunkte: 67, Gefundene Energie-Niveaus: 215, Läufe: 3000

E_1 = −152.44543 (741 mal) ω^2_1 = 0.14712

E_2 = −150.68061 (408 mal) ω^2_1 = 0.16901

E_3 = −150.06850 (189 mal) ω^2_1 = 0.13798

E_4 = −149.93588 (160 mal) ω^2_1 = 0.08359

E_5 = −149.80812 (50 mal) ω^2_1 = 0.08779

E_6 = −149.64699 (106 mal) ω^2_1 = 0.07390

E_7 = −149.49362 (180 mal) ω^2_1 = 0.08441

E_{16} = −147.89308 (109 mal) ω^2_1 = 0.09542

E_{213} = −140.11926 (2 mal) ω^2_1 = 0.07461

E_{214} = −139.92174 (1 mal) ω^2_1 = 0.07511

E_{215} = −139.19990 (1 mal) ω^2_1 = 0.07776

Quadratisches Gitter H(2)

Anzahl Gitterpunkte: 28, Gefundene Energie-Niveaus: 23, Läufe: 1000

E_1 = −61.07257 (327 mal) ω^2_1 = 0.99202

E_2 = −60.71583 (353 mal) ω^2_1 = 1.02025

E_3 = −60.38809 (101 mal) ω^2_1 = 1.02206

E_4 = −55.88403 (21 mal) ω^2_1 = 0.35519

E_5 = −55.60247 (52 mal) ω^2_1 = 0.23528

E_6 = −55.53437 (17 mal) ω^2_1 = 0.35508

E_7 = −55.30484 (27 mal) ω^2_1 = 0.25260

E_{11} = −54.59182 (27 mal) ω^2_1 = 0.21300

E_{21} = −50.31978 (3 mal) ω^2_1 = 0.25289

E_{22} = −49.94738 (1 mal) ω^2_1 = 0.22472

E_{23} = −49.68192 (1 mal) ω^2_1 = 0.09995

Quadratisches Gitter H(3)

Anzahl Gitterpunkte: 63, Gefundene Energie-Niveaus: 219, Läufe: 3000

E_1 = −143.32490 (209 mal) ω^2_1 = 0.10278

E_2 = −143.02279 (203 mal) ω^2_1 = 0.09780

E_3 = −141.94923 (110 mal) ω^2_1 = 0.14053

E_4 = −141.72515 (97 mal) ω^2_1 = 0.10057

E_5 = −141.60318 (70 mal) ω^2_1 = 0.10455

E_6 = −141.54366 (84 mal) ω^2_1 = 0.09060

E_7 = −141.50422 (103 mal) ω^2_1 = 0.10350

E_9 = −141.27744 (153 mal) ω^2_1 = 0.10068

E_{11} = −141.17356 (109 mal) ω^2_1 = 0.10425

E_{217} = −132.18840 (1 mal) ω^2_1 = 0.10536

E_{218} = −132.01674 (1 mal) ω^2_1 = 0.02476

E_{219} = −131.40241 (3 mal) ω^2_1 = 0.10304

Quadratisches Gitter H(4)

Anzahl Gitterpunkte: 112, Gefundene Energie-Niveaus: 1059, Läufe: 3000

E_1 = −268.38650 (125 mal) ω^2_1 = 0.43150

E_2 = −267.93636 (122 mal) ω^2_1 = 0.44928

E_3 = −267.49966 (34 mal) ω^2_1 = 0.46728

E_4 = −265.96501 (38 mal) ω^2_1 = 0.11794

E_5 = −265.93332 (43 mal) ω^2_1 = 0.12075

E_6 = −265.26604 (25 mal) ω^2_1 = 0.08297

E_8 = −264.72164 (75 mal) ω^2_1 = 0.24200

E_{12} = −264.19464 (42 mal) ω^2_1 = 0.09018

E_{21} = −263.40637 (56 mal) ω^2_1 = 0.12989

E_{1057} = −245.94611 (1 mal) ω^2_1 = 0.08931

E_{1058} = −245.82465 (1 mal) ω^2_1 = 0.02288

E_{1059} = −245.63186 (1 mal) ω^2_1 = 0.18192

Inhalt

Quadratisches Gitter (1,1,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Quadratisches Gitter (4,4,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Quadratisches Gitter (4,4,1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Quadratisches Gitter (5,5,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Quadratisches Gitter (5,5,1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Quadratisches Gitter (6,6,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Quadratisches Gitter (6,6,2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Quadratisches Gitter (7,7,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Quadratisches Gitter (7,7,2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Quadratisches Gitter (8,8,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Quadratisches Gitter (8,8,1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Quadratisches Gitter (8,8,2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Quadratisches Gitter (8,8,3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Quadratisches Gitter (8,8,4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Quadratisches Gitter (9,9,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Quadratisches Gitter (9,9,1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Quadratisches Gitter (9,9,2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Quadratisches Gitter (9,9,3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Quadratisches Gitter (10,10,5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Quadratisches Gitter (7,3,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Quadratisches Gitter (8,4,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Quadratisches Gitter (8,4,2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Quadratisches Gitter (12,6,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Quadratisches Gitter (12,6,3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Quadratisches Gitter H(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Quadratisches Gitter H(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Quadratisches Gitter H(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208