Korrekturen seit Auslage des Skriptums: Gl. (15.1) Punkt auf B, Gl. (19.13) und (19.14) Faktor k^2_⊥ vor ( rot , Gl. (23.26) eigentlich Λ^0_0 statt Λ^0_0, aber wertmäßig gleich, Gl. (25.38) θ = π statt θ^′ = 0, Gl. (B.67) Auf der linken Seite der Gleichung △Φ(r) statt grad Φ(r).

Korrekturen ab Oktober 1999:

Gl. (8.4): Im ersten Integral zusätzlicher Faktor Φ, Gl. (15.3): Index j an V^{(ind)}, Abschnitt 27: Die Lagrangedichte L sollte konventionellerweise um einen Faktor c anders definiert werden, so dass das Raumintegral über die Dichte die Lagrange-Funktion L ergibt. Man ersetze daher überall L durch L/c, auch L_{mech} durch L_{mech}/c. Gl. (29.31): Faktor 3 im Nenner fehlt:^u ¯ c 2q2 3c3 ..., Gl. (29.32): In der ersten Zeile (_{dt} dτ )_2 statt (_{dt} dτ ) .

Korrekturen ab Dezember 1999: Gl. (4.13): Index 1 an ρ in ∫ d^3r^′_1ρ_1(r^′_1), Gl. (4.14): Index 1 an ρ in ∫ d^3r^′_1r^′_1ρ_1(r^′_1), Gl. (5.42): dr^′ in ∫ r^{′l+2}ρ̂_{lm}(r^′)dr^′, Gl. (6.1): δ^3 in − ∑ i p_i grad δ^3(r − r_i), Gl. (7.37):^′ an z in ∫ d(x^2 + y^2 + z^{′2})...

vor Gl: (7.39): ... von r^′ und r^{′′} konstant ... statt ... von r^′ und r konstant ... Gl. (10.3): d^3r in ∫ g(r) div j(r)d^3r, vor Gl. (12.7): Änderung der magnetischen Induktion (12.3) statt (12.5), Gln. (19.13) und (19.14): Auf der rechten Seite zusätzlicher Faktor e^{i(kzz−ωt)} vor Gl. (19.24): Einsetzen in (19.11) statt (19.9), nach Gl. (23.11): der Klarheit halber g^ν_μ = g_{μκ}g^{κν} = δ^ν_μ , g^μ_ν = g^{μκ}g_{κν} = δ^μ_ν vor Gl. (23.27): der Klarheit halber: Die in S^′ ruhende Uhr geht von S aus betrachtet langsamer

Korrekturen im Juni 2000: Gl. (5.26): sin θ cos θ statt nur sin θ, Gl. (7.29): der Klarheit halber zusätzliche Klammer, Gl. (13.22): = aus d^3r^′ = j_2(r^′) → dr_2I_2 streichen, vor Gl. (15.2): Mit (14.3) und (14.4) statt (14.2) und (14.4), Gl. (27.1): der Klarheit halber Φ und A hängen auch von der Zeit ab, Gl. (B.20): e_β statt b_β.