1

G. W olsc hin

Kaonen testen Zeitric h tung und Ladungspariẗ at

1

Email: georg.wolschin@urz.uni-heidelb erg.de

1. Einleitung und historisc her

¨

Ub erblic k

2. Misc h ung b ei neutralen Mesonen

3. Zerfall neutraler Mesonen

4. CP-V erletzung im System neutraler Kaonen

5. Messung der T-V erletzung: CPLEAR

6. CP-V erletzung im Standardmo dell

7. Messungen direkter CP-V erletzung:

NA31, NA48, KT eV, KLOE

8. CP-V erletzung b ei B-Mesonen:

HERA-B, BABAR, BELLE; LHC-B

9. Ergebnisse und P ersp ektiv en